  1.073106732E-02 -8.118911293E-03 -4.303893568E-03 -6.325432178E-03  rotation in radian
  6.935648E-02  dx in pixels
 -3.041623E-02  dy in pixels
      0.995519  scale x
      0.996327  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
