  1.651149649E-02 -2.196943719E-02 -1.234350124E-02 -1.871047170E-02  rotation in radian
 -6.998908E+00  dx in pixels
 -3.309547E+00  dy in pixels
      1.018270  scalx
      1.026370  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
