  1.730242409E-02 -2.196943719E-02 -1.234350124E-02 -1.871047170E-02  rotation in radian
 -1.590700E+00  dx in pixels
 -5.749600E+00  dy in pixels
      1.004717  scalx
      1.010259  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
