  1.241440985E-02 -9.906070066E-03 -5.362732237E-03 -7.878160397E-03  rotation in radian
  1.811232E-02  dx in pixels
 -3.765047E-02  dy in pixels
      0.995617  scale x
      0.996271  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
