  1.434992014E-02 -1.192536930E-02 -6.584471768E-03 -9.693601441E-03  rotation in radian
  4.947169E-02  dx in pixels
 -3.777427E-02  dy in pixels
      0.995869  scale x
      0.996432  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
