  3.205293540E-03 -1.036669042E-02 -5.575591597E-03 -8.221533120E-03  rotation in radian
 -6.852187E-01  dx in pixels
 -6.809168E-01  dy in pixels
      1.018266  scalx
      1.026068  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
