  4.613793540E-03 -1.036669042E-02 -5.575591597E-03 -8.221533120E-03  rotation in radian
  3.711300E+00  dx in pixels
 -6.258800E+00  dy in pixels
      1.004857  scalx
      1.010159  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
