  1.275070054E-02 -1.036669042E-02 -5.575591597E-03 -8.221533120E-03  rotation in radian
  3.570503E-02  dx in pixels
 -2.457532E-02  dy in pixels
      0.995744  scale x
      0.996404  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
