  2.276403899E-02 -3.052573189E-02 -1.634677969E-02 -2.496768948E-02  rotation in radian
  5.903385E-01  dx in pixels
 -1.171020E+00  dy in pixels
      1.018182  scalx
      1.026131  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
