  2.472034399E-02 -3.052573189E-02 -1.634677969E-02 -2.496768948E-02  rotation in radian
  6.030000E+00  dx in pixels
 -9.283000E+00  dy in pixels
      1.004851  scalx
      1.010332  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
