  1.072240709E-02 -1.565896779E-02 -8.732608482E-03 -1.325070332E-02  rotation in radian
 -7.849569E+00  dx in pixels
 -1.064302E+00  dy in pixels
      1.018457  scalx
      1.026291  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
