  1.145338869E-02 -1.565896779E-02 -8.732608482E-03 -1.325070332E-02  rotation in radian
 -3.004500E+00  dx in pixels
 -5.410800E+00  dy in pixels
      1.004798  scalx
      1.010067  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
