 -1.000336609E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.282211E+00  dx in pixels
 -2.317338E+00  dy in pixels
      1.018000  scalx
      1.025942  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
