 -4.960818011E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.963763E+00  dx in pixels
  1.246388E+00  dy in pixels
      1.018360  scalx
      1.026644  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
