 -1.191908443E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.217500E+00  dx in pixels
 -7.585200E+00  dy in pixels
      1.005287  scalx
      1.008956  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
