 -3.436902268E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.223800E+00  dx in pixels
 -6.703100E+00  dy in pixels
      1.004978  scalx
      1.010880  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
