 -2.853614878E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.112900E+00  dx in pixels
 -5.876600E+00  dy in pixels
      1.005433  scalx
      1.010309  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
