 -5.674814071E-03  2.987404043E-03  7.817879471E-04  9.642993912E-04  rotation in radian
 -5.662257E+00  dx in pixels
 -1.535865E+00  dy in pixels
      1.018956  scalx
      1.027035  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
