 -3.858772071E-03  2.987404043E-03  7.817879471E-04  9.642993912E-04  rotation in radian
  3.194900E+00  dx in pixels
 -6.695300E+00  dy in pixels
      1.005382  scalx
      1.010703  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
