 -3.191697690E-03 -3.027475227E-03 -3.798852248E-04 -1.001794689E-03  rotation in radian
  4.082400E+00  dx in pixels
 -6.337900E+00  dy in pixels
      1.005213  scalx
      1.010752  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
