 -4.008723142E-03  2.151481919E-03  7.503244165E-04  9.708183955E-04  rotation in radian
  2.494600E+00  dx in pixels
 -6.204800E+00  dy in pixels
      1.006032  scalx
      1.010701  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
