 -2.653432671E-03 -4.944863424E-03 -1.013651647E-03 -1.501802722E-03  rotation in radian
  3.143400E+00  dx in pixels
 -6.016100E+00  dy in pixels
      1.005192  scalx
      1.010685  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
