 -3.624428289E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.888400E+00  dx in pixels
 -6.822600E+00  dy in pixels
      1.004763  scalx
      1.011096  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
