 -3.704664545E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.265500E+00  dx in pixels
 -7.103500E+00  dy in pixels
      1.004528  scalx
      1.011283  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
