 -3.115882502E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.622300E+00  dx in pixels
 -5.846800E+00  dy in pixels
      1.005087  scalx
      1.010087  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
