 -4.303301984E-03  3.679866147E-03  1.166135501E-03  1.412255423E-03  rotation in radian
  2.927500E+00  dx in pixels
 -5.293200E+00  dy in pixels
      1.005402  scalx
      1.010720  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
