 -4.417785328E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.492800E+00  dx in pixels
 -5.729200E+00  dy in pixels
      1.004904  scalx
      1.009281  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
