  1.090593928E-02 -1.676421067E-02 -9.365837824E-03 -1.388067331E-02  rotation in radian
  4.629800E+00  dx in pixels
 -7.360600E+00  dy in pixels
      1.005136  scalx
      1.010507  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
