 -2.471812865E-03 -1.080359239E-02 -2.132172557E-03 -2.715217678E-03  rotation in radian
 -9.008487E+00  dx in pixels
 -8.927532E-02  dy in pixels
      1.018478  scalx
      1.026853  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
