 -1.228488865E-03 -1.080359239E-02 -2.132172557E-03 -2.715217678E-03  rotation in radian
  1.854000E+00  dx in pixels
 -5.120400E+00  dy in pixels
      1.004817  scalx
      1.010407  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
