 -3.955570073E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.967500E+00  dx in pixels
 -5.772000E+00  dy in pixels
      1.004528  scalx
      1.010674  scaly
         4.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
