 -1.027464256E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.513129E+00  dx in pixels
 -1.001157E+00  dy in pixels
      1.018603  scalx
      1.025886  scaly
         4.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
