 -3.517010986E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.054100E+00  dx in pixels
 -4.626800E+00  dy in pixels
      1.005331  scalx
      1.011141  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
