 -4.373261465E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.124592E+00  dx in pixels
  8.432363E-02  dy in pixels
      1.019067  scalx
      1.026540  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
