 -1.397122414E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.021141E-01  dx in pixels
  6.423048E-01  dy in pixels
      1.019188  scalx
      1.026021  scaly
         4.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
