 -1.220082414E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.039900E+00  dx in pixels
 -6.937100E+00  dy in pixels
      1.005643  scalx
      1.009422  scaly
         4.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
