 -3.904129230E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.171000E+00  dx in pixels
 -4.294500E+00  dy in pixels
      1.005178  scalx
      1.010794  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
