  3.698768070E-03 -9.278438301E-03 -4.938736497E-03 -7.253906348E-03  rotation in radian
  2.772000E+00  dx in pixels
 -7.585200E+00  dy in pixels
      1.004878  scalx
      1.010216  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
