  1.166643907E-02 -9.278438301E-03 -4.938736497E-03 -7.253906348E-03  rotation in radian
  4.227143E-02  dx in pixels
 -3.501520E-02  dy in pixels
      0.995610  scale x
      0.996362  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
