 -1.014982960E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.330000E-01  dx in pixels
 -6.987300E+00  dy in pixels
      1.005036  scalx
      1.009408  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
