 -1.123665626E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.442900E+00  dx in pixels
 -6.968900E+00  dy in pixels
      1.005082  scalx
      1.009414  scaly
         2.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
