 -3.377546975E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.135000E-01  dx in pixels
 -5.750600E+00  dy in pixels
      1.004662  scalx
      1.011305  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
