 -4.424966040E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.264796E+01  dx in pixels
 -6.257494E+00  dy in pixels
      1.017944  scalx
      1.026947  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
