 -3.090866447E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.395000E+00  dx in pixels
 -4.907800E+00  dy in pixels
      1.006367  scalx
      1.010487  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
