 -3.916150652E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.548500E+00  dx in pixels
 -7.992900E+00  dy in pixels
      1.005048  scalx
      1.010504  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
