  4.695500348E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.113365E-01  dx in pixels
 -1.835871E-01  dy in pixels
      0.995373  scale x
      0.997031  scale y
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
