 -4.660881636E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.262000E+00  dx in pixels
 -6.547400E+00  dy in pixels
      1.005479  scalx
      1.010702  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
