 -5.540217174E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.985014E+00  dx in pixels
  3.846878E-01  dy in pixels
      1.017955  scalx
      1.027222  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
