 -3.903907174E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.635600E+00  dx in pixels
 -7.551500E+00  dy in pixels
      1.004935  scalx
      1.011440  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
