  3.817466492E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.131211E-02  dx in pixels
  8.556607E-02  dy in pixels
      0.995451  scale x
      0.997427  scale y
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
